-- serial 代表自增，本质上也是个int类型
create table cti_vccinfo_new
(
    vccid     serial            not null,
    vccname   VARCHAR(255),
    effective INTEGER default 0 not null,
    agentmax  INTEGER default 0 not null,
    ivrmax    INTEGER default 0 not null,
    updatekey VARCHAR(30),
    tclob     text null,
    tblob     bytea null,
    primary key (vccid) constraint PK_CTI_VI_new
);

-- 对接proxy，现在 dml 的 crud的sql都能正常识别并运行
-- ddl语句还在测试中

